; AD101Device.def : Declares the module parameters for the DLL.

LIBRARY      "AD101Device"
DESCRIPTION  'AD101Device Windows Dynamic Link Library'

EXPORTS
    ; Explicit exports can go here
	AD101_InitDevice
	AD101_GetDevice
	AD101_FreeDevice
	AD101_GetCurDevCount
	AD101_ChangeWindowHandle
	AD101_ReadParameter
	AD101_SetParameter
	AD101_GetParameter
	AD101_GetCallerID
	AD101_ClearCallerID
	AD101_GetDialDigit
	AD101_ClearDialDigit
	AD101_GetCollateralDialDigit
	AD101_GetLineState
	AD101_GetRingIndex
	AD101_GetCPUVersion
	AD101_GetTalkTime
	AD101_ReadCPUID
	AD101_GetCPUID
	AD101_SetLED
	AD101_SetBusy
 	AD101_SetLineStartTalk
	AD101_SetDialOutStartTalkingTime
	AD101_SetRingOffTime
	AD101_ShowCollateralPhoneDialed
	AD101_SetEventCallbackFun